en	Narrow gauge track
pl	Tor wąskotorowy

en	Narrow gauge train depot
pl	Zajezdnia pociągów wąskotorowych

en	Narrow gauge station
pl	Stacja kolei wąskotorowej

en	Narrow gauge tunnel
pl	Tunel kolei wąskotorowej

en	Narrow gauge railway
pl	Kolej wąskotorowa

en	Narrow gauge signal
pl	Sygnał kolei wąskotorowej

en	Narrow gauge pre-signal
pl	Sygnał wstępny wąskotorowy

en	Narrow gauge truss bridge
pl	Most kratownicowy wąskotorowy