en	Invisible station
ru	Невидимая станция

en	Empty platform (10x5m)
ru	Пустая платформа (10x5м)

en	Platform edge (10m)
ru	Край платформы (10м)

en	Platform edge (5m)
ru	Край платформы (5м)

en	Thin platform edge
ru	Тонкий край платформы

en	Platform edge corner
ru	Край платформы (угол)

en	Platform edge inner conner
ru	Край платформы (внутренний угол)

en	Platform edge slope left
ru	Край платформы (левый пандус)

en	Platform edge slope right
ru	Край платформы (правый пандус)

en	Platform slope
ru	Платформа (пандус)