en	Invisible station
pl	Niewidzialna stacja

en	Empty platform (10x5m)
pl	Pusta platforma (10x5m)

en	Platform edge (10m)
pl	Krawędź platformy (10m)

en	Platform edge (5m)
pl	Krawędź platformy (5m)

en	Thin platform edge
pl	Wąska krawędź platformy

en	Platform edge corner
pl	Róg krawędzi platformy

en	Platform edge inner conner
pl	Wewnętrzny róg krawędzi platformy

en	Platform edge slope left
pl	Nachylona lewa krawędź platformy

en	Platform edge slope right
pl	Nachylona prawa krawędź platformy

en	Platform slope
pl	Nachylona platforma