en	Invisible station
nl	Onzichtbaar station

en	Empty platform (10x5m)
nl	Leeg perron (10x5m)

en	Platform edge (10m)
nl	Perronrand (10m)

en	Platform edge (5m)
nl	Perronrand (5m)

en	Thin platform edge
nl	Dunne perronrand

en	Platform edge corner
nl	Perronrand hoek

en	Platform edge inner conner
nl	Perronrand binnenhoek

en	Platform edge slope left
nl	Perronrand helling links

en	Platform edge slope right
nl	Perronrand helling rechts

en	Platform slope
nl	Perron helling