en	Invisible station
hu	Láthatatlan állomás

en	Empty platform (10x5m)
hu	Üres platform (10x5m)

en	Platform edge (10m)
hu	Peron perem (10m)

en	Platform edge (5m)
hu	Peron perem(5m)

en	Thin platform edge
hu	Vékony peron perem

en	Platform edge corner
hu	Platform peremének sarka

en	Platform edge inner conner
hu	Platform perem belső sarka

en	Platform edge slope left
hu	Platform peremének balra lejtése

en	Platform edge slope right
hu	Platform peremének jobbra lejtése

en	Platform slope
hu	Platform lejtő