en	Invisible station
es	Estación invisible

en	Empty platform (10x5m)
es	Bloque plataforma (10x5m)

en	Platform edge (10m)
es	Extremo plataforma (10m)

en	Platform edge (5m)
es	Extremo plataforma (5m)

en	Thin platform edge
es	Borde plataforma estrechamiento

en	Platform edge corner
es	Esquina bloque plataforma

en	Platform edge inner conner
es	Esquina interior bloque plataforma

en	Platform edge slope left
es	Extremo rampa plataforma izquierda

en	Platform edge slope right
es	Extremo rampa plataforma derecha

en	Platform slope
es	Rampa plataforma