en	Invisible station

en	Empty platform (10x5m)

en	Platform edge (10m)

en	Platform edge (5m)

en	Thin platform edge

en	Platform edge corner

en	Platform edge inner conner

en	Platform edge slope left

en	Platform edge slope right

en	Platform slope