en	Invisible station
de	Unsichtbare Station

en	Empty platform (10x5m)
de	Leerer Bahnsteig (10x5m)

en	Platform edge (10m)
de	Bahnsteigkante (10m)

en	Platform edge (5m)
de	Bahnsteigkante (5m)

en	Thin platform edge
de	Dünne Bahnsteigkante

en	Platform edge corner
de	Bahnsteigkante Ecke

en	Platform edge inner conner
de	Bahnsteigkante Innere Ecke

en	Platform edge slope left
de	Geneigte Bahnsteigkante Links

en	Platform edge slope right
de	Geneigte Bahnsteigkante Rechts

en	Platform slope
de	Geneigter Bahnsteig